en	Edit constants for template
fr	Modifier les constantes pour le gabarit

en	Category
fr	Catégorie

en	No constants available
fr	Aucune constante disponible

en	There are no editable constants available for the Constant Editor.
fr	Il n'y a aucune constante modifiable disponible pour l'éditeur de constantes.